1 8

First look at coil design was made by J. Miller (National High Magnetic Fields Lab - FSU) in FY98. This provided essential input.

We now need a more detailed coil package design to see if our present alternating solenoid channel design is realistic -> NHMFL subcontract.

coil geometry, fields, forces winding pack stresses simulation of fault scenarios conductor & winding layout

15T Coil Pack

64 cm

Solenoid Channel Design