Task YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Pbar Source lens R&D

First 1m Lens Design lens Commision power supply Fabricate lens Bench test lens

Second Lens Design high-gradient lens Design lens power supply Fabricate lens Fabricate power supply Bench test lens Beam test lens-RF-lens

Wedge/lens hybrid Design Fabricate Bench Test