Task YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

RF Development 3 cell cavity development High power test Alt. Sol. 2m Section 1st module development 1st module bench test Solenoid Design Solenoid Fabrication LH2 design + fabrication Assembly + Bench Test Installation Beam Test Alt. Sol. 10m Channel RF module production Klystrons, power suplies Solenoid production L H2 production Assembly + Bench Test Installation Beam test Wedge Channel Design Fabrication Beam test Lithium Lens Channel First 1m lens design First lens fabrication First lens bench test Second lens design 2nd lens + PS fabrication Second lens bench test Lens Beam test Wedge/Lens Hybrid Design Fabrication + Bench Test Beam Test Cooling Test Facility Prototype instrumentn Bent solenoid design Bent solenoid fabrictn Cavity fabrication Construct instrumentn Installation Shakedown