rms corr momentum (%) length (m)

0 25 50 75 0

5

10 • • • • • • • • • • • •• •• • • •• •• • • • • •• ••

•• •• •• •

• •• •• •• •• •

• •• •• •• •• •• •• • • • ∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘

∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘

∘ ∘∘ ∘

∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘∘ ∘

∘ ∘∘ ∘ rms (dash=rmcube) ct (cm) length (cm)

0 25 50 75 0

5

10

15

20